Title: Syllabus
Course: TOPkit

Esta es la herramienta de plan de estudio de Canvas. Verás tareas asignadas bajo Detalles con información de la fecha de entrega. Para revisar el archivo del plan de estudio y otra información acerca del curso, visita los Archivos del plan de estudio en el área de Módulos. Para revisar los detalles de las actividades, selecciona el enlace de cada actividad para abrir la tarea asignada y revisar la información de la actividad.